/*
host.def for compiling XFree86 4.2.1 with uClibc 0.9.24
*/

#define KDriveXServer YES
#define TinyXServer YES
#define XfbdevServer YES
#define XvesaServer YES
#define ForceNormalLib		YES

#define BuildFonts NO
#define BuildServersOnly NO
#define BuildXTrueType             NO
#define BuildScreenSaverExt        NO
#define BuildScreenSaverLibrary    NO

#define KdriveServerExtraDefines -DMAXSCREENS=3
#define ProjectRoot /usr/X11R6-uClibc
#define NothingOutsideProjectRoot YES
#define UseSeparateConfDir NO

#define UseXwctomb YES
#define HasLibCrypt YES
#define DefaultGcc2i386Opt -Os -march=i386 -mcpu=i386
